-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.318259433426
cusum  =  0.147741379735
eta  =  0.606601562504
hl_amp_ratio  =  0.527467268418
kurtosis  =  -0.0388275744874
n_points  =  255
period  =  0.36178990002
period_SNR  =  25.2256140826
period_log10FAP  =  -22.6487250402
period_uncertainty  =  3.56008328134e-05
phase_cusum  =  0.284048025977
phase_eta  =  0.546050998499
phi21  =  0.611765663497
phi31  =  -0.875987196187
quartile31  =  0.49
r21  =  0.573037410911
r31  =  0.428123422722
shapiro_w  =  0.941217958927
skewness  =  -0.561021379356
slope_per10  =  -0.0839366178044
slope_per90  =  0.0955070014976
stetson_k  =  0.769899284653
weighted_mean  =  11.6494509804
weighted_std  =  0.34063909449
