-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.389882450241
cusum  =  0.148077117288
eta  =  0.52481119619
hl_amp_ratio  =  0.228655452528
kurtosis  =  -1.06514234325
n_points  =  372
period  =  0.48782006411
period_SNR  =  46.6571739184
period_log10FAP  =  -52.0128350724
period_uncertainty  =  7.95099549716e-05
phase_cusum  =  0.241009031835
phase_eta  =  0.0191061942493
phi21  =  -2.2807022116
phi31  =  -4.72427520252
quartile31  =  0.67
r21  =  0.493637761398
r31  =  0.43286130361
shapiro_w  =  0.832797706127
skewness  =  -0.704898238777
slope_per10  =  -0.121260878658
slope_per90  =  0.242782982668
stetson_k  =  0.728354325976
weighted_mean  =  15.5503036642
weighted_std  =  0.382707050387
