-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.357080500296
cusum  =  0.124130597772
eta  =  0.590380071099
hl_amp_ratio  =  0.294930351897
kurtosis  =  -0.568359067132
n_points  =  261
period  =  0.48207794243
period_SNR  =  37.0360376662
period_log10FAP  =  -33.8439949951
period_uncertainty  =  7.89946398362e-05
phase_cusum  =  0.222116266468
phase_eta  =  0.316488479556
phi21  =  -2.41729313713
phi31  =  -4.69231537074
quartile31  =  0.46
r21  =  0.417366779488
r31  =  0.129592541561
shapiro_w  =  0.858551442623
skewness  =  -0.85110414361
slope_per10  =  -0.128818374999
slope_per90  =  0.250105907562
stetson_k  =  0.731190095022
weighted_mean  =  14.0874059807
weighted_std  =  0.291130562085
