-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.317292874852
cusum  =  0.109777570134
eta  =  0.515660355024
hl_amp_ratio  =  0.421314629474
kurtosis  =  -0.799840289486
n_points  =  406
period  =  0.50483797366
period_SNR  =  36.8884060393
period_log10FAP  =  -47.9411821876
period_uncertainty  =  7.13330107016e-05
phase_cusum  =  0.192391828248
phase_eta  =  0.648305666834
phi21  =  0.760145146809
phi31  =  1.70402711877
quartile31  =  0.4875
r21  =  0.383530126978
r31  =  0.172676633728
shapiro_w  =  0.897805809975
skewness  =  -0.675285805781
slope_per10  =  -0.0858946902476
slope_per90  =  0.132937983046
stetson_k  =  0.78725813633
weighted_mean  =  15.2406314668
weighted_std  =  0.297794704266
