-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.348541924699
cusum  =  0.171848985156
eta  =  0.474460079864
hl_amp_ratio  =  0.386266835225
kurtosis  =  -0.521868115178
n_points  =  372
period  =  0.483731271228
period_SNR  =  36.739308885
period_log10FAP  =  -38.3365146603
period_uncertainty  =  6.51999244748e-05
phase_cusum  =  0.218806646059
phase_eta  =  0.451341777449
phi21  =  0.699829322366
phi31  =  -1.28904194029
quartile31  =  0.5
r21  =  0.418154423365
r31  =  0.348660349173
shapiro_w  =  0.927643120289
skewness  =  -0.696952079019
slope_per10  =  -0.0645448848518
slope_per90  =  0.0499457215941
stetson_k  =  0.768191676959
weighted_mean  =  11.8576344086
weighted_std  =  0.328774681316
