-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.255028001915
cusum  =  0.181116991701
eta  =  0.607127282507
hl_amp_ratio  =  0.537564287141
kurtosis  =  -0.55687028206
n_points  =  289
period  =  0.56199825681
period_SNR  =  38.559126074
period_log10FAP  =  -32.176962069
period_uncertainty  =  9.04697795866e-05
phase_cusum  =  0.231754997267
phase_eta  =  0.221002564959
phi21  =  -2.20681928492
phi31  =  -3.83400470854
quartile31  =  0.33
r21  =  0.56401746192
r31  =  0.296252220114
shapiro_w  =  0.959476828575
skewness  =  -0.525794183806
slope_per10  =  -0.1085887956
slope_per90  =  0.235498580522
stetson_k  =  0.754069460752
weighted_mean  =  16.2520327636
weighted_std  =  0.223067339326
