-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.345473617911
cusum  =  0.167490985162
eta  =  0.745667339828
hl_amp_ratio  =  0.616071131915
kurtosis  =  -0.984615788193
n_points  =  149
period  =  0.570672956804
period_SNR  =  21.3198116523
period_log10FAP  =  -14.7047243748
period_uncertainty  =  9.45261001514e-05
phase_cusum  =  0.260372118625
phase_eta  =  0.351907238442
phi21  =  -2.00303821063
phi31  =  -1.29300906431
quartile31  =  0.61
r21  =  0.488612375507
r31  =  0.184522252393
shapiro_w  =  0.921412229538
skewness  =  -0.320971378652
slope_per10  =  -0.134622950428
slope_per90  =  0.27106257107
stetson_k  =  0.80888201796
weighted_mean  =  14.5679796158
weighted_std  =  0.328467410907
