-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.180551816655
cusum  =  0.110377694245
eta  =  0.498197325793
hl_amp_ratio  =  1.38226778676
kurtosis  =  -1.24056426903
n_points  =  395
period  =  0.321224908417
period_SNR  =  61.2381690779
period_log10FAP  =  -65.3317492132
period_uncertainty  =  2.91842234766e-05
phase_cusum  =  0.28164915804
phase_eta  =  0.310514245806
phi21  =  1.5291343222
phi31  =  3.244846565
quartile31  =  0.23
r21  =  0.0618710117858
r31  =  0.0577174515119
shapiro_w  =  0.942051231861
skewness  =  0.182833135807
slope_per10  =  -0.0770839895962
slope_per90  =  0.0698550908831
stetson_k  =  0.871842386286
weighted_mean  =  14.1321548164
weighted_std  =  0.133969986828
