-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.295054544584
cusum  =  0.216397761651
eta  =  1.12402088859
hl_amp_ratio  =  1.0942443513
kurtosis  =  -0.482497233569
n_points  =  262
period  =  0.523247901112
period_SNR  =  23.8653733858
period_log10FAP  =  -12.9402048609
period_uncertainty  =  7.61774854064e-05
phase_cusum  =  0.204882384834
phase_eta  =  0.938866476913
phi21  =  0.863790015062
phi31  =  -0.559653210986
quartile31  =  0.565
r21  =  0.601560880339
r31  =  0.464383031142
shapiro_w  =  0.985560238361
skewness  =  0.0497305587408
slope_per10  =  -0.0475422862689
slope_per90  =  0.0389223658298
stetson_k  =  0.801202707669
weighted_mean  =  15.0334900227
weighted_std  =  0.41531588472
