-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.31


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.373351960483
cusum  =  0.178692724829
eta  =  1.40441948932
hl_amp_ratio  =  1.49406965007
kurtosis  =  -1.03642555263
n_points  =  27
period  =  0.195408816267
period_SNR  =  8.68396094985
period_log10FAP  =  -1.50955681551e-07
period_uncertainty  =  8.96905570655e-06
phase_cusum  =  0.332208342277
phase_eta  =  0.835277242095
phi21  =  0.654267637201
phi31  =  -0.815261468731
quartile31  =  0.585
r21  =  0.0658551941581
r31  =  0.0686464242627
shapiro_w  =  0.930355072021
skewness  =  -0.156805308766
slope_per10  =  -0.101198218625
slope_per90  =  0.167110059537
stetson_k  =  0.821388348698
weighted_mean  =  15.8971040856
weighted_std  =  0.334083749308
