-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.280855685528
cusum  =  0.238177731033
eta  =  0.348216606427
hl_amp_ratio  =  0.523120059101
kurtosis  =  -0.305422721806
n_points  =  154
period  =  0.547256011804
period_SNR  =  15.401504388
period_log10FAP  =  -12.178356857
period_uncertainty  =  9.59256839179e-05
phase_cusum  =  0.30873175669
phase_eta  =  0.303625962876
phi21  =  3.9299595385
phi31  =  5.03552659742
quartile31  =  0.3725
r21  =  0.518848572329
r31  =  0.214364301528
shapiro_w  =  0.931592464447
skewness  =  -0.732420355654
slope_per10  =  -0.146172054451
slope_per90  =  0.415461906371
stetson_k  =  0.758827625068
weighted_mean  =  12.8128571429
weighted_std  =  0.240345298911
