-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.245423652201
cusum  =  0.176563816816
eta  =  0.489528375821
hl_amp_ratio  =  0.465789387081
kurtosis  =  -0.813866936229
n_points  =  306
period  =  0.574646766444
period_SNR  =  38.4776741952
period_log10FAP  =  -41.0326275793
period_uncertainty  =  9.22741956242e-05
phase_cusum  =  0.233487937424
phase_eta  =  0.109860507731
phi21  =  -2.2977440823
phi31  =  -4.10703612097
quartile31  =  0.2975
r21  =  0.480070686392
r31  =  0.300892434592
shapiro_w  =  0.934298694134
skewness  =  -0.536870739631
slope_per10  =  -0.230372238142
slope_per90  =  0.434597849153
stetson_k  =  0.800102531313
weighted_mean  =  13.8038042366
weighted_std  =  0.200514284313
