-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.73


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.221738805037
cusum  =  0.08671493603
eta  =  0.645807684362
hl_amp_ratio  =  1.15834485653
kurtosis  =  -1.08700859573
n_points  =  386
period  =  0.276384554221
period_SNR  =  71.5713896606
period_log10FAP  =  -62.0099525799
period_uncertainty  =  2.17749082841e-05
phase_cusum  =  0.263009267569
phase_eta  =  0.355219678972
phi21  =  -1.52728247428
phi31  =  -6.13256771429
quartile31  =  0.3
r21  =  0.141778492772
r31  =  0.104828920667
shapiro_w  =  0.949231028557
skewness  =  0.0119997390776
slope_per10  =  -0.0421022009747
slope_per90  =  0.0627104821083
stetson_k  =  0.879623486024
weighted_mean  =  13.1405885993
weighted_std  =  0.170539985092
