-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0584540388501
cusum  =  0.389087072815
eta  =  0.59075766553
hl_amp_ratio  =  1.66675045692
kurtosis  =  1.48215490834
n_points  =  299
period  =  0.999996461642
period_SNR  =  34.0904247489
period_log10FAP  =  -27.2494663072
period_uncertainty  =  0.000279609813412
phase_cusum  =  0.235979363575
phase_eta  =  0.830752967151
phi21  =  -2.16460586252
phi31  =  -3.8613010695
quartile31  =  0.07
r21  =  0.24813356725
r31  =  0.388554246132
shapiro_w  =  0.948440074921
skewness  =  0.814501243434
slope_per10  =  -0.334342118185
slope_per90  =  0.339193889046
stetson_k  =  0.778718655355
weighted_mean  =  13.2276895307
weighted_std  =  0.0518672272696
