-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.71


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.127724796996
cusum  =  0.144871738857
eta  =  0.374815949521
hl_amp_ratio  =  1.26168730564
kurtosis  =  -1.09346706783
n_points  =  289
period  =  0.31372287302
period_SNR  =  48.3114040198
period_log10FAP  =  -48.4376507382
period_uncertainty  =  2.21375912629e-05
phase_cusum  =  0.22029480517
phase_eta  =  0.226834929831
phi21  =  1.69979957982
phi31  =  0.739283968967
quartile31  =  0.18
r21  =  0.130384795693
r31  =  0.0273461464864
shapiro_w  =  0.961002409458
skewness  =  0.0785831862286
slope_per10  =  -0.143954941934
slope_per90  =  0.135628352796
stetson_k  =  0.868778870512
weighted_mean  =  15.1910004953
weighted_std  =  0.0967095573568
