-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.263056927651
cusum  =  0.131154596304
eta  =  0.560095285338
hl_amp_ratio  =  0.931295624074
kurtosis  =  -1.4769643862
n_points  =  359
period  =  0.34446777978
period_SNR  =  59.777705903
period_log10FAP  =  -67.8204222149
period_uncertainty  =  3.30177692295e-05
phase_cusum  =  0.28047187208
phase_eta  =  0.0267431502119
phi21  =  4.5037711032
phi31  =  5.34654687403
quartile31  =  0.38
r21  =  0.201701858808
r31  =  0.0888564891622
shapiro_w  =  0.90040063858
skewness  =  -0.136727243944
slope_per10  =  -0.144417783158
slope_per90  =  0.144513572511
stetson_k  =  0.897584959749
weighted_mean  =  14.9655526567
weighted_std  =  0.190843854076
