-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.371210096602
cusum  =  0.189474452938
eta  =  0.658729061664
hl_amp_ratio  =  0.42148688274
kurtosis  =  -0.660341752759
n_points  =  382
period  =  0.444183462824
period_SNR  =  61.2958839022
period_log10FAP  =  -53.9892807807
period_uncertainty  =  5.62399936263e-05
phase_cusum  =  0.301761602565
phase_eta  =  0.260247623699
phi21  =  0.823536866148
phi31  =  -1.19263536627
quartile31  =  0.4975
r21  =  0.410692703998
r31  =  0.229646216882
shapiro_w  =  0.927735388279
skewness  =  -0.646700772619
slope_per10  =  -0.0599582531946
slope_per90  =  0.0666285391466
stetson_k  =  0.732721997089
weighted_mean  =  15.8922799775
weighted_std  =  0.332252211307
