-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.73


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.167563662167
cusum  =  0.113707812387
eta  =  0.578191986922
hl_amp_ratio  =  1.00479894359
kurtosis  =  -1.3297204527
n_points  =  352
period  =  0.33070479082
period_SNR  =  58.1166144225
period_log10FAP  =  -63.4149197925
period_uncertainty  =  3.14167040664e-05
phase_cusum  =  0.263558012796
phase_eta  =  0.152963510247
phi21  =  -1.3476829023
phi31  =  -3.08502136373
quartile31  =  0.23
r21  =  0.0774641339865
r31  =  0.052789586186
shapiro_w  =  0.939786493778
skewness  =  0.0777821812611
slope_per10  =  -0.126958485504
slope_per90  =  0.118131349188
stetson_k  =  0.887273953957
weighted_mean  =  16.3848055943
weighted_std  =  0.1235304429
