-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.348761577364
cusum  =  0.178166277954
eta  =  0.688332812843
hl_amp_ratio  =  0.345570411586
kurtosis  =  -0.413476414663
n_points  =  324
period  =  0.476759327578
period_SNR  =  38.0463070894
period_log10FAP  =  -35.4985640605
period_uncertainty  =  6.19811928385e-05
phase_cusum  =  0.285636872494
phase_eta  =  0.462702103263
phi21  =  1.08444928476
phi31  =  5.09635751598
quartile31  =  0.46
r21  =  0.43571493085
r31  =  0.313182679034
shapiro_w  =  0.910373628139
skewness  =  -0.778500261657
slope_per10  =  -0.0777414717887
slope_per90  =  0.0884569726747
stetson_k  =  0.731921908638
weighted_mean  =  16.6983505496
weighted_std  =  0.321096247053
