-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.359161948852
cusum  =  0.17199132047
eta  =  0.552306459157
hl_amp_ratio  =  0.450238813234
kurtosis  =  -0.639396602168
n_points  =  301
period  =  0.487546756256
period_SNR  =  31.629334937
period_log10FAP  =  -31.8928223865
period_uncertainty  =  6.44903127573e-05
phase_cusum  =  0.216255615177
phase_eta  =  0.828647460891
phi21  =  0.875246166442
phi31  =  -0.407788407092
quartile31  =  0.48
r21  =  0.170657486924
r31  =  0.107549420623
shapiro_w  =  0.938246071339
skewness  =  -0.574187170917
slope_per10  =  -0.0873217500133
slope_per90  =  0.0939102623376
stetson_k  =  0.778593098487
weighted_mean  =  11.3568106312
weighted_std  =  0.334421393542
