-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.79


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.415748173197
cusum  =  0.120785980455
eta  =  0.52687744068
hl_amp_ratio  =  0.37069000036
kurtosis  =  -1.1995427275
n_points  =  272
period  =  0.479098394792
period_SNR  =  33.1118756583
period_log10FAP  =  -35.1244256265
period_uncertainty  =  6.55329653932e-05
phase_cusum  =  0.275883081446
phase_eta  =  0.359969369065
phi21  =  0.807759968705
phi31  =  1.70165248123
quartile31  =  0.7325
r21  =  0.39692804936
r31  =  0.240418853511
shapiro_w  =  0.852511584759
skewness  =  -0.585349193503
slope_per10  =  -0.102776619789
slope_per90  =  0.256997238777
stetson_k  =  0.79928269693
weighted_mean  =  15.2372459715
weighted_std  =  0.385174352409
