-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.302695449007
cusum  =  0.158646836148
eta  =  0.624471415282
hl_amp_ratio  =  0.270717525464
kurtosis  =  -0.131540253774
n_points  =  218
period  =  0.534709602629
period_SNR  =  31.1001711777
period_log10FAP  =  -30.0027929286
period_uncertainty  =  8.20962990127e-05
phase_cusum  =  0.324612438872
phase_eta  =  0.226504533634
phi21  =  0.704037484352
phi31  =  1.86811179315
quartile31  =  0.34
r21  =  0.389402785894
r31  =  0.118507873523
shapiro_w  =  0.850928843021
skewness  =  -1.02363215613
slope_per10  =  -0.158959134356
slope_per90  =  0.30910000205
stetson_k  =  0.705380247786
weighted_mean  =  13.3754468413
weighted_std  =  0.22884211598
