-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.406278932909
cusum  =  0.14499862459
eta  =  0.521791583658
hl_amp_ratio  =  0.392026822056
kurtosis  =  -0.582241372295
n_points  =  321
period  =  0.472758294967
period_SNR  =  39.6063791595
period_log10FAP  =  -40.5829799753
period_uncertainty  =  6.25407851241e-05
phase_cusum  =  0.21380692708
phase_eta  =  0.141928536992
phi21  =  0.869045353733
phi31  =  1.94302537618
quartile31  =  0.53
r21  =  0.529740312678
r31  =  0.31658812767
shapiro_w  =  0.888525009155
skewness  =  -0.787010161121
slope_per10  =  -0.169493158912
slope_per90  =  0.139387075819
stetson_k  =  0.756627296842
weighted_mean  =  15.609370631
weighted_std  =  0.334860710671
