-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.283323630435
cusum  =  0.11614845243
eta  =  0.552758232755
hl_amp_ratio  =  0.581858829306
kurtosis  =  -0.54684617524
n_points  =  317
period  =  0.500954110823
period_SNR  =  42.2708611449
period_log10FAP  =  -38.2073137576
period_uncertainty  =  6.91925580106e-05
phase_cusum  =  0.296418496052
phase_eta  =  0.540788804464
phi21  =  -2.20831960614
phi31  =  -4.51819897461
quartile31  =  0.38
r21  =  0.395325654198
r31  =  0.202915377217
shapiro_w  =  0.957116782665
skewness  =  -0.538470839874
slope_per10  =  -0.0572651427584
slope_per90  =  0.121849874884
stetson_k  =  0.772582905288
weighted_mean  =  15.3928306754
weighted_std  =  0.257349672658
