-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.328126989454
cusum  =  0.163357742259
eta  =  0.54059756897
hl_amp_ratio  =  0.293740103695
kurtosis  =  -0.48524180718
n_points  =  397
period  =  0.521948605094
period_SNR  =  50.5905879151
period_log10FAP  =  -56.2131768443
period_uncertainty  =  7.53738180948e-05
phase_cusum  =  0.272220630475
phase_eta  =  0.0612402431687
phi21  =  -2.38956641757
phi31  =  -4.44981449734
quartile31  =  0.38
r21  =  0.441020881449
r31  =  0.349391773998
shapiro_w  =  0.88602411747
skewness  =  -0.841791068783
slope_per10  =  -0.101283477461
slope_per90  =  0.104631200707
stetson_k  =  0.694944035764
weighted_mean  =  16.4627929126
weighted_std  =  0.291176331652
