-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.337611406045
cusum  =  0.0953828937718
eta  =  0.599589321183
hl_amp_ratio  =  0.245805818779
kurtosis  =  -0.252000296171
n_points  =  279
period  =  0.486399410782
period_SNR  =  40.2112751842
period_log10FAP  =  -35.4610653285
period_uncertainty  =  6.55489487443e-05
phase_cusum  =  0.21890869904
phase_eta  =  0.30162531332
phi21  =  -2.59770659669
phi31  =  -1.655603235
quartile31  =  0.425
r21  =  0.421622514623
r31  =  0.134201536793
shapiro_w  =  0.873081088066
skewness  =  -0.939603600099
slope_per10  =  -0.0812732908741
slope_per90  =  0.190766669499
stetson_k  =  0.695324080592
weighted_mean  =  14.1746816511
weighted_std  =  0.289150801632
