-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.55


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.239633854371
cusum  =  0.203246936312
eta  =  0.513810042682
hl_amp_ratio  =  0.704617417126
kurtosis  =  -1.28966722022
n_points  =  194
period  =  0.310349522685
period_SNR  =  33.8381541628
period_log10FAP  =  -32.7871499236
period_uncertainty  =  3.23437983105e-05
phase_cusum  =  0.268798480958
phase_eta  =  0.0658870692481
phi21  =  1.53713978968
phi31  =  -0.50938203163
quartile31  =  0.3
r21  =  0.210135789833
r31  =  0.10876137952
shapiro_w  =  0.921239554882
skewness  =  -0.267522666299
slope_per10  =  -0.222101136753
slope_per90  =  0.259348780463
stetson_k  =  0.868606160975
weighted_mean  =  15.2171729984
weighted_std  =  0.163082759757
