-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.319802153358
cusum  =  0.164170244538
eta  =  0.575587786526
hl_amp_ratio  =  0.411209610903
kurtosis  =  0.19365109271
n_points  =  171
period  =  0.303563921413
period_SNR  =  20.3374068988
period_log10FAP  =  -17.5165792251
period_uncertainty  =  2.62280908578e-05
phase_cusum  =  0.215399838075
phase_eta  =  0.498637600092
phi21  =  0.941281119651
phi31  =  -0.962716027047
quartile31  =  0.31
r21  =  0.402731073852
r31  =  0.246297025336
shapiro_w  =  0.916799485683
skewness  =  -0.937310841685
slope_per10  =  -0.0760927459736
slope_per90  =  0.157025002409
stetson_k  =  0.714938590746
weighted_mean  =  15.0318810317
weighted_std  =  0.244997045215
