-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.43034555467
cusum  =  0.23643729395
eta  =  1.13015868637
hl_amp_ratio  =  0.932939548142
kurtosis  =  -0.551046355555
n_points  =  261
period  =  0.369644095918
period_SNR  =  32.1586759704
period_log10FAP  =  -24.3725648641
period_uncertainty  =  3.85704849724e-05
phase_cusum  =  0.325085003356
phase_eta  =  0.883317481829
phi21  =  0.867093574955
phi31  =  2.38992211997
quartile31  =  0.7
r21  =  0.355557453846
r31  =  0.0896382692666
shapiro_w  =  0.989412128925
skewness  =  0.138532450886
slope_per10  =  -0.025662408976
slope_per90  =  0.0249639219364
stetson_k  =  0.81288083286
weighted_mean  =  19.107388464
weighted_std  =  0.423334465156
