-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.305423290763
cusum  =  0.130630221897
eta  =  0.530058110154
hl_amp_ratio  =  0.340194728777
kurtosis  =  -0.0246003416957
n_points  =  304
period  =  0.505507588845
period_SNR  =  40.0564297678
period_log10FAP  =  -37.0744825417
period_uncertainty  =  5.73040407347e-05
phase_cusum  =  0.236582686463
phase_eta  =  0.291868861061
phi21  =  -2.4903625345
phi31  =  -1.66405915324
quartile31  =  0.39
r21  =  0.469695696008
r31  =  0.327823549113
shapiro_w  =  0.908187031746
skewness  =  -0.916808240611
slope_per10  =  -0.112688106394
slope_per90  =  0.144332554047
stetson_k  =  0.696910966983
weighted_mean  =  14.8375233537
weighted_std  =  0.284371724657
