-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.214388966074
cusum  =  0.131583915727
eta  =  0.790164837749
hl_amp_ratio  =  1.10831084127
kurtosis  =  -0.842065572456
n_points  =  398
period  =  0.293297507303
period_SNR  =  60.3627558765
period_log10FAP  =  -57.886153138
period_uncertainty  =  2.85586669994e-05
phase_cusum  =  0.269475708038
phase_eta  =  0.494554972048
phi21  =  1.31030877678
phi31  =  -1.19108411857
quartile31  =  0.29
r21  =  0.214961902233
r31  =  0.0555052776033
shapiro_w  =  0.982529342175
skewness  =  0.0676095415381
slope_per10  =  -0.0392697885622
slope_per90  =  0.039690074506
stetson_k  =  0.838008037347
weighted_mean  =  17.3215466392
weighted_std  =  0.173874978833
