-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.43748827991
cusum  =  0.112063775601
eta  =  0.582459986086
hl_amp_ratio  =  0.341974473985
kurtosis  =  -0.429607545602
n_points  =  345
period  =  0.584131250489
period_SNR  =  40.3903190779
period_log10FAP  =  -42.1646689929
period_uncertainty  =  9.52532883376e-05
phase_cusum  =  0.224054013778
phase_eta  =  0.281282040711
phi21  =  -2.44214122515
phi31  =  -1.77566127886
quartile31  =  0.5
r21  =  0.427712789072
r31  =  0.256076851621
shapiro_w  =  0.852060079575
skewness  =  -0.923397523269
slope_per10  =  -0.0879960120879
slope_per90  =  0.206268492825
stetson_k  =  0.750635694944
weighted_mean  =  12.9379332043
weighted_std  =  0.353713719475
