-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.324156079136
cusum  =  0.143488944271
eta  =  0.491950745334
hl_amp_ratio  =  0.398644803897
kurtosis  =  -0.344826468495
n_points  =  314
period  =  0.545125152121
period_SNR  =  35.1024026484
period_log10FAP  =  -37.8382768346
period_uncertainty  =  8.02032078991e-05
phase_cusum  =  0.217471266002
phase_eta  =  0.298540232604
phi21  =  -2.45875172541
phi31  =  -1.35601997879
quartile31  =  0.37
r21  =  0.480481803441
r31  =  0.275940761687
shapiro_w  =  0.920606970787
skewness  =  -0.786329268036
slope_per10  =  -0.125369444969
slope_per90  =  0.120425933931
stetson_k  =  0.745715536854
weighted_mean  =  15.360685992
weighted_std  =  0.266018918918
