-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.327865383882
cusum  =  0.125265204449
eta  =  0.597962687802
hl_amp_ratio  =  0.369233316557
kurtosis  =  -0.991825120826
n_points  =  398
period  =  0.506785721496
period_SNR  =  50.6878441154
period_log10FAP  =  -54.4600294668
period_uncertainty  =  7.10580105244e-05
phase_cusum  =  0.241544357394
phase_eta  =  0.381314200253
phi21  =  0.733008630973
phi31  =  -1.18943806115
quartile31  =  0.4975
r21  =  0.318861014593
r31  =  0.171669937382
shapiro_w  =  0.900582313538
skewness  =  -0.585834179231
slope_per10  =  -0.074819016593
slope_per90  =  0.0762117056952
stetson_k  =  0.752338081777
weighted_mean  =  17.0624569344
weighted_std  =  0.304031564464
