-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.18404720211
cusum  =  0.0997598966498
eta  =  0.559615237156
hl_amp_ratio  =  1.35190869139
kurtosis  =  -1.406376126
n_points  =  446
period  =  0.335666454326
period_SNR  =  65.7439593279
period_log10FAP  =  -76.2052374787
period_uncertainty  =  2.94031584441e-05
phase_cusum  =  0.216472165647
phase_eta  =  0.258413696605
phi21  =  -1.64183597213
phi31  =  -0.456276252843
quartile31  =  0.27
r21  =  0.143187853035
r31  =  0.0665256693853
shapiro_w  =  0.927964031696
skewness  =  0.0840731717461
slope_per10  =  -0.0659793527363
slope_per90  =  0.0772872210273
stetson_k  =  0.894147495824
weighted_mean  =  14.2241889025
weighted_std  =  0.137062693767
