-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.336377264696
cusum  =  0.132609208573
eta  =  0.516059886261
hl_amp_ratio  =  0.593290806554
kurtosis  =  -0.868752460896
n_points  =  341
period  =  0.541503587954
period_SNR  =  36.9538710867
period_log10FAP  =  -35.3334569535
period_uncertainty  =  8.28646018435e-05
phase_cusum  =  0.279100219794
phase_eta  =  0.338222445773
phi21  =  0.866949220806
phi31  =  2.03905629201
quartile31  =  0.49
r21  =  0.523873192857
r31  =  0.372653511984
shapiro_w  =  0.949231624603
skewness  =  -0.355843224801
slope_per10  =  -0.0606113526676
slope_per90  =  0.106699885465
stetson_k  =  0.801331493644
weighted_mean  =  17.0160769427
weighted_std  =  0.308490232777
