-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.219695949204
cusum  =  0.195924507152
eta  =  0.659929791616
hl_amp_ratio  =  0.916766133381
kurtosis  =  -1.19136897786
n_points  =  354
period  =  0.335605252286
period_SNR  =  61.0477524699
period_log10FAP  =  -54.8680542392
period_uncertainty  =  3.85148146634e-05
phase_cusum  =  0.229893175118
phase_eta  =  0.352967306373
phi21  =  1.29013616353
phi31  =  3.72161087365
quartile31  =  0.29
r21  =  0.186437550716
r31  =  0.0819405606183
shapiro_w  =  0.955819189548
skewness  =  0.00922565962483
slope_per10  =  -0.0486366740452
slope_per90  =  0.0943617591508
stetson_k  =  0.854286235049
weighted_mean  =  15.1553845594
weighted_std  =  0.164976508736
