-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.34


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.408961803901
cusum  =  0.304061025845
eta  =  0.476730290754
hl_amp_ratio  =  0.144034222754
kurtosis  =  -1.31840628121
n_points  =  34
period  =  1.9066872649
period_SNR  =  5.90190556418
period_log10FAP  =  -1.62300144847
period_uncertainty  =  0.00098553810349
phase_cusum  =  0.39175650541
phase_eta  =  0.281224361273
phi21  =  -3.26498798221
phi31  =  -4.16815836128
quartile31  =  0.6675
r21  =  0.198403760451
r31  =  0.145926687344
shapiro_w  =  0.803055167198
skewness  =  -0.616774126645
slope_per10  =  -0.678400024772
slope_per90  =  0.712000010535
stetson_k  =  0.681211378932
weighted_mean  =  14.0844736842
weighted_std  =  0.36098037101
