-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.287298652543
cusum  =  0.121660973334
eta  =  0.501835203917
hl_amp_ratio  =  0.429414086011
kurtosis  =  -0.541159125041
n_points  =  300
period  =  0.501608171004
period_SNR  =  33.2930578145
period_log10FAP  =  -33.1452497382
period_uncertainty  =  7.00296225485e-05
phase_cusum  =  0.223840784166
phase_eta  =  0.580504589005
phi21  =  0.847872122698
phi31  =  2.16814021886
quartile31  =  0.4025
r21  =  0.293794105635
r31  =  0.170840174953
shapiro_w  =  0.920185267925
skewness  =  -0.705731650345
slope_per10  =  -0.134840262874
slope_per90  =  0.121014437912
stetson_k  =  0.781286825476
weighted_mean  =  15.1007352657
weighted_std  =  0.24782799564
