-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.397268330425
cusum  =  0.0903584477586
eta  =  0.485162221432
hl_amp_ratio  =  0.261452818352
kurtosis  =  -0.229989415107
n_points  =  388
period  =  0.493718299241
period_SNR  =  46.4155807735
period_log10FAP  =  -48.0294585057
period_uncertainty  =  6.78743893592e-05
phase_cusum  =  0.266953040184
phase_eta  =  0.131950507352
phi21  =  0.705494022495
phi31  =  -1.60768270035
quartile31  =  0.455
r21  =  0.45816675672
r31  =  0.350703374626
shapiro_w  =  0.855422973633
skewness  =  -0.9955736815
slope_per10  =  -0.101106697441
slope_per90  =  0.107962083145
stetson_k  =  0.682570755415
weighted_mean  =  16.6766521505
weighted_std  =  0.344551476545
