-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.276969448575
cusum  =  0.134686754646
eta  =  0.515356245773
hl_amp_ratio  =  0.611943548088
kurtosis  =  -0.20834356846
n_points  =  377
period  =  0.581616119976
period_SNR  =  43.5123978202
period_log10FAP  =  -44.8413168557
period_uncertainty  =  9.62813096405e-05
phase_cusum  =  0.248883395235
phase_eta  =  0.181641043722
phi21  =  1.05320182342
phi31  =  -0.73210298809
quartile31  =  0.36
r21  =  0.520503058456
r31  =  0.34861859179
shapiro_w  =  0.955119132996
skewness  =  -0.637382878635
slope_per10  =  -0.0836827181923
slope_per90  =  0.189535964785
stetson_k  =  0.80066572704
weighted_mean  =  13.2368435134
weighted_std  =  0.249329539591
