-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.284439069077
cusum  =  0.14192691806
eta  =  0.394183755074
hl_amp_ratio  =  0.508916462256
kurtosis  =  -0.173253569441
n_points  =  220
period  =  0.563651685856
period_SNR  =  18.0876717508
period_log10FAP  =  -16.6096667429
period_uncertainty  =  9.0642560763e-05
phase_cusum  =  0.269838980589
phase_eta  =  0.25714769272
phi21  =  0.874531418985
phi31  =  -0.934064188998
quartile31  =  0.3675
r21  =  0.696688508469
r31  =  0.501120928996
shapiro_w  =  0.929445743561
skewness  =  -0.777104225847
slope_per10  =  -0.170562184962
slope_per90  =  0.17062282071
stetson_k  =  0.747035072098
weighted_mean  =  12.2220909091
weighted_std  =  0.29231084157
