-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.232232142154
cusum  =  0.117523940879
eta  =  0.615692668976
hl_amp_ratio  =  0.62790562833
kurtosis  =  -0.972122996372
n_points  =  349
period  =  0.596789079376
period_SNR  =  47.4767815911
period_log10FAP  =  -50.7800518091
period_uncertainty  =  9.91080601792e-05
phase_cusum  =  0.243321896195
phase_eta  =  0.112648766743
phi21  =  0.960767163256
phi31  =  2.25955169264
quartile31  =  0.31
r21  =  0.420703186982
r31  =  0.277905798856
shapiro_w  =  0.945104837418
skewness  =  -0.385048633952
slope_per10  =  -0.191496775662
slope_per90  =  0.275285067571
stetson_k  =  0.84971693908
weighted_mean  =  15.6552535528
weighted_std  =  0.196073179873
