-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.208517510057
cusum  =  0.120024950187
eta  =  0.512926468627
hl_amp_ratio  =  0.643717993034
kurtosis  =  -0.568546664455
n_points  =  381
period  =  0.547178706198
period_SNR  =  37.0863463802
period_log10FAP  =  -38.0538247116
period_uncertainty  =  8.33707213542e-05
phase_cusum  =  0.203968969914
phase_eta  =  0.703627158858
phi21  =  1.43203882569
phi31  =  1.70011283135
quartile31  =  0.33
r21  =  0.450159452185
r31  =  0.0726194882543
shapiro_w  =  0.9677272439
skewness  =  -0.4703234796
slope_per10  =  -0.0643177873126
slope_per90  =  0.0747464065484
stetson_k  =  0.810427434445
weighted_mean  =  11.7810498688
weighted_std  =  0.216294127854
