-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.326033584804
cusum  =  0.108018215486
eta  =  0.619522162638
hl_amp_ratio  =  0.551815524717
kurtosis  =  -0.562733470901
n_points  =  410
period  =  0.445138341078
period_SNR  =  45.7786912192
period_log10FAP  =  -45.5977181062
period_uncertainty  =  5.17145716396e-05
phase_cusum  =  0.202491715848
phase_eta  =  0.567324669103
phi21  =  0.762827371283
phi31  =  -0.92612636181
quartile31  =  0.4275
r21  =  0.403018641991
r31  =  0.238521724924
shapiro_w  =  0.962520539761
skewness  =  -0.486028560628
slope_per10  =  -0.0387328114931
slope_per90  =  0.0465576164954
stetson_k  =  0.789681046071
weighted_mean  =  12.4594663951
weighted_std  =  0.296609078432
