-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.381388935204
cusum  =  0.164843829467
eta  =  0.528386073249
hl_amp_ratio  =  0.569872991886
kurtosis  =  -1.15192746808
n_points  =  309
period  =  0.479424576588
period_SNR  =  37.4012274574
period_log10FAP  =  -39.6535240129
period_uncertainty  =  7.46302285501e-05
phase_cusum  =  0.294779532594
phase_eta  =  0.0574401677226
phi21  =  3.84561348348
phi31  =  4.90817230061
quartile31  =  0.63
r21  =  0.431678733624
r31  =  0.36139334145
shapiro_w  =  0.897468984127
skewness  =  -0.480424287734
slope_per10  =  -0.221074416302
slope_per90  =  0.214470988764
stetson_k  =  0.843894382024
weighted_mean  =  13.6866030534
weighted_std  =  0.341513994776
