-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.201905436358
cusum  =  0.162311218051
eta  =  0.509273974285
hl_amp_ratio  =  0.828231110731
kurtosis  =  -1.55330603889
n_points  =  344
period  =  0.304551533517
period_SNR  =  46.5660792225
period_log10FAP  =  -51.1719013455
period_uncertainty  =  2.58937164698e-05
phase_cusum  =  0.253117627733
phase_eta  =  0.484457399058
phi21  =  3.83701051443
phi31  =  5.19911051666
quartile31  =  0.35
r21  =  0.171208095782
r31  =  0.00647870955222
shapiro_w  =  0.887258052826
skewness  =  -0.131689960995
slope_per10  =  -0.0727656551136
slope_per90  =  0.0767300356289
stetson_k  =  0.89947651654
weighted_mean  =  14.2966768246
weighted_std  =  0.169273087831
