-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_Other
class_probability =  0.52


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0789331997342
cusum  =  0.125106660552
eta  =  0.624973692687
hl_amp_ratio  =  0.738674314711
kurtosis  =  -1.04484059731
n_points  =  347
period  =  0.845317814032
period_SNR  =  42.6785187481
period_log10FAP  =  -43.7421287893
period_uncertainty  =  0.000199311010832
phase_cusum  =  0.249726301262
phase_eta  =  0.459300758109
phi21  =  -1.59189863762
phi31  =  -1.6602798926
quartile31  =  0.12
r21  =  0.232669417937
r31  =  0.130302405921
shapiro_w  =  0.955654859543
skewness  =  -0.251000696921
slope_per10  =  -0.282961228439
slope_per90  =  0.33454667397
stetson_k  =  0.831365251465
weighted_mean  =  15.8389814268
weighted_std  =  0.0650953438662
