-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.302352346797
cusum  =  0.180740946679
eta  =  0.46607281814
hl_amp_ratio  =  0.2651960816
kurtosis  =  -0.270057614658
n_points  =  247
period  =  0.534760292612
period_SNR  =  38.3948094467
period_log10FAP  =  -33.7320820252
period_uncertainty  =  9.77981548093e-05
phase_cusum  =  0.198313886816
phase_eta  =  0.173772433169
phi21  =  0.816188359455
phi31  =  1.58710935922
quartile31  =  0.34
r21  =  0.407198877848
r31  =  0.24440962513
shapiro_w  =  0.869869589806
skewness  =  -0.953384030404
slope_per10  =  -0.126848863526
slope_per90  =  0.143747792161
stetson_k  =  0.663488148637
weighted_mean  =  16.5377772969
weighted_std  =  0.266734244676
