-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.28


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  1.04405913341
cusum  =  0.427063618271
eta  =  0.492892959831
hl_amp_ratio  =  1.32479676479
kurtosis  =  -1.01782090276
n_points  =  36
period  =  0.571614462705
period_SNR  =  8.69261970512
period_log10FAP  =  -0.189791073455
period_uncertainty  =  7.22708788133e-05
phase_cusum  =  0.311510856422
phase_eta  =  0.535635248486
phi21  =  -1.41413108961
phi31  =  -3.49604985175
quartile31  =  1.605
r21  =  0.0993854477645
r31  =  0.384416635563
shapiro_w  =  0.954235494137
skewness  =  0.18578077371
slope_per10  =  -0.102797994118
slope_per90  =  0.192263357059
stetson_k  =  0.867742338052
weighted_mean  =  13.0630555556
weighted_std  =  0.983731047945
